NAME		Ghostscript
DESCRIPTION	'Ghostscript Interpreter'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		MOVEABLE NONDISCARDABLE PRELOAD
DATA		MULTIPLE MOVEABLE PRELOAD
HEAPSIZE	256
STACKSIZE	20000
EXPORTS		WndProc 
		printselproc
		AbortProc
